Notepad++ : guide pratique

NppFTP

Nicolas Liautaud

Ce plugin intègre un client FTP au sein de Notepad++ permettant d'éditer « en temps réel » des fichiers distants, voire de synchroniser des projets.

Il a été créé par Harrybharry.

- Projet sur sourceforge.

- Forum d'aide.

Cet article est publié avec l'aimable autorisation de Nicolas Liautaud.

L'article original peut être lu sur son blog : Notepad++, NppFTP.

Commentez

- Titre : Notepad++ : guide pratique

- Auteur : Nicolas Liautaud

- Parution : 1 août 2013

- Licence : Le contenu de cet article est rédigé par Nicolas Liautaud et est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé. Les logos Developpez.com, en-tête, pied de page, css, et look & feel de l'article sont Copyright ® 2013 Developpez.com.

Sommaire

- I. Installation

- II. Interface

- II-A. Panneau principal

- II-A-1. Barre de menu

- II-A-2. Explorateur

- Actions sur les dossiers

- Actions sur les fichiers

- II-A-3. File d'attente

- II-B. Panneau des messages

- III. Fichiers distants et en cache

- IV. Options générales

- IV-A. Global cache

- IV-B. Clear ENTIRE cache on disconnect

- IV-C. Master password

- V. Profils de connexion

- V-A. Gestion des profils

- V-B. Connection

- Hostname

- Connection type

- Port

- Username

- Password

- Timeout

- Initial remote directory

- V-C. Authentification

- Try private key file authentification

- Try password authentification

- Try keyboard interactive authentification

- V-D. Transfers

- V-E. FTP Misc.

- V-F. Cache

- Profile cache maps

- Local Path

- External path

- Exemple

- Remerciements

I - Installation

Il est intégré par défaut dans Notepad++ depuis la version 5.7.

Il peut être installé ou désinstallé simplement depuis le Plugin Manager.

II - Interface

L'interface comprend un panneau principal et un panneau d'affichage des messages.

II-A - Panneau principal

Panneau principal de NppFTP

Il peut être affiché :

- par le menu Compléments → NppFTP → Show NppFTP Window ;

- par l'icône située à droite de la barre d'icônes.

Par défaut, ce panneau est présent sur le côté droit de Notepad++. Bien que pouvant être placé n'importe où, la structure de son contenu impose une disposition verticale, il vaut donc mieux le placer à droite, à gauche ou le détacher.

II-A-1 - Barre de menu

La barre de menu, composée d'icônes uniquement, comprend les fonctions suivantes :

- (Dis)Connect permet de se connecter à l'un des profils de connexion listés ou de se déconnecter du profil actuel ;

- Download file télécharge et ouvre le fichier distant sélectionné. Cette option n'est disponible qu'une fois connecté et un fichier distant sélectionné ;

- Upload file envoie le fichier ouvert dans le dossier distant sélectionné. Cette option n'est disponible qu'une fois connecté ;

- Refresh actualise le dossier distant sélectionné. Cette option n'est disponible qu'une fois connecté et un dossier distant sélectionné ;

- Abort annule l'opération en cours. Cette option n'est disponible que lorsqu'une opération est en cours ;

- Settings liste les deux types d'options :

- Show messages window affiche ou cache le panneau des messages.

II-A-2 - Explorateur

La partie supérieure du panneau est l'explorateur de fichiers distants.

Actions sur les dossiers

Vous pouvez les déplier ou replier et en afficher le contenu par un double-clic (cela replie ses sous-dossiers).

Le clic droit, une fois un dossier sélectionné, vous permet dans l'ordre :

- d'y créer un nouveau dossier ;

- d'y créer un nouveau fichier ;

- de le renommer ;

- de le supprimer ;

- d'y envoyer le fichier ouvert ;

- d'y envoyer un autre fichier (une fenêtre s'ouvre) ;

- de le recharger.

Actions sur les fichiers

Vous pouvez uniquement télécharger et ouvrir un fichier en double-cliquant dessus.

Le clic droit, une fois un fichier sélectionné, vous permet dans l'ordre :

- de le télécharger et l'ouvrir ;

- de l'enregistrer à un endroit donné (une fenêtre s'ouvre) ;

- de le renommer ;

- de le supprimer.

II-A-3 - File d'attente

La partie inférieure du panneau est la file d'attente des opérations.

II-B - Panneau des messages

Par défaut ce panneau nommé NppFTP - Output est placé en bas de Notepad++.

Panneau des messages de NppFTP

Il liste les ordres d'opérations envoyés au serveur et les messages renvoyés par ce dernier. Mis à part pour chercher des informations sur les causes d'erreurs de connexion ou par curiosité il n'est pas nécessaire de l'afficher.

III - Fichiers distants et en cache

Pour utiliser pleinement ce plugin, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement et ainsi la présence d'une - voire plusieurs - copies locales des fichiers distants.

Lorsqu'un fichier distant est ouvert depuis NppFTP, ce dernier le télécharge en local à une adresse définie dans les options ou dans le profil de la connexion, en reproduisant l'arborescence des dossiers. Cette arborescence locale, correspondant à une copie partielle de l'arborescence distante, est appelée Cache.

Les fichiers en cache sont synchronisés avec leur version distante par le biais de NppFTP : lorsqu'un fichier en cache est modifié depuis Notepad++, qu'il ait été ouvert depuis NppFTP ou non, ce dernier en envoie automatiquement une copie sur le serveur qui écrase le fichier distant.

IV - Options générales

Cette fenêtre contient les options du comportement général du plugin.

Fenêtre d'options générales de NppFTP

IV-A - Global cache

Chemin local par défaut où recréer l'arborescence distante et stocker les fichiers téléchargés. Ce chemin peut être définit spécifiquement pour un profil de connexion, cette valeur ne sera alors pas prise en compte.

Par défaut, cette valeur est à :

%CONFIGDIR%\Cache\%USERNAME%@%HOSTNAME%

%CONFIGDIR% correspond au chemin vers le fichier de configuration du plugin, dans les données utilisateur de Notepad++. %USERNAME% correspond à l'identifiant de connexion au serveur distant, et %HOSTNAME% au nom de ce serveur.

Par exemple, sous Windows 7, pour un dialogue avec le serveur myserver.com avec l'identifiant admin, les fichiers seront stockés en local à l'adresse :

C:/Users/user/AppData/Roaming/Notepad++/plugins/config/NppFTP/Cache/admin@myserver.com/

C'est un chemin assez fastidieux, n'hésitez donc pas à personnaliser cette valeur.

IV-B - Clear ENTIRE cache on disconnect

Avec cette option cochée, NppFTP supprimera les fichiers stockés en local (voir Global Cache) à chaque déconnexion. Cela implique donc de retélécharger les fichiers à chaque connexion.

Si la sous-option Do not use the recycle bin est cochée, les fichiers ne passeront pas par la Corbeille et ne pourront pas être restaurés.

IV-C - Master password

Mot de passe par défaut.

V - Profils de connexion

Cette fenêtre permet de créer et de paramétrer des profils de connexion, décrivant principalement comment et à quoi se connecter.

Elle est composée de deux partie : la partie de gauche permet de gérer les profils, la partie de droite permet de les paramétrer.

Fenêtre de gestion des profils de connexion de NppFTP

V-A - Gestion des profils

La zone située à gauche nommée Profiles liste les profils de connexions enregistrés. Vous pouvez sélectionner un profil pour afficher ses paramètres dans les onglets.

Les boutons situés en bas permettent d'ajouter un nouveau profil et de renommer, de dupliquer ou de supprimer le profil sélectionné.

V-B - Connection

Ces paramètres doivent nécessairement être renseignés - au minimum Hostname, Username et Password - pour mettre en place une connexion. Vous les trouverez généralement dans les informations fournies par votre hébergeur.

Paramètres de connection de NppFTP

Hostname

Le nom du serveur auquel se connecter. Par exemple :

domain.tld

Connection type

Le protocole de connexion à utiliser :

- FTP pour une connexion standard (File Transfert Protocol) ;

- FTPES ou FTPS pour une connexion sécurisée par un protocole SSL (File Transfert Protocol over SSL) ;

- SFTP pour une connexion sécurisée par un protocole SSH (SSH File Transfert Protocol).

Par défaut FTP.

Port

Numéro de port. Par défaut 21 (FTP), quelquefois 22 (SFTP).

Username

Nom d'utilisateur sous lequel se connecter. Par exemple : myname.

Password

Mot de passe de l'utilisateur. Par exemple : mygreatpassword.

L'option Ask for password permet de ne pas stocker ce mot de passe dans NppFTP, mais de le demander à chaque connexion.

Timeout

Temps maximum (en secondes) pendant lequel NppFTP attend une réponse du serveur. Une fois ce temps écoulé, il indiquera ne pas avoir obtenu de réponse. Par défaut 30.

Initial remote directory

Dossier de l'arborescence distante à ouvrir à la connexion. Par exemple :

/www/directory/goodplace

À la connexion, l'explorateur de fichiers dépliera automatiquement l'arborescence jusqu'au point indiqué. Par exemple :

/
www
directory
goodplace
file1
file2
...

V-C - Authentification

Cet onglet permet de définir les méthodes d'authentification pour une connexion sécurisée au serveur.

Paramètres d'authentification de NppFTP

Try private key file authentification

Si coché, le client FTP tentera de s'authentifier via une paire de clés publique/privée.

Il est alors nécessaire d'indiquer le chemin vers le fichier contenant la clé privée avec le paramètre Private key file et la phrase de sécurité avec le paramètre Passphrase.

Try password authentification

Si coché le client FTP tentera de s'authentifier via mot de passe. Par défaut.

Try keyboard interactive authentification

Si coché, le client FTP tentera de s'authentifier via la méthode keyboard-interactive.

V-D - Transfers

Paramètres de transferts de NppFTP

V-E - FTP Misc.

Le paramètre LIST parameters permet de renseigner les paramètres de la commande FTP envoyée au serveur pour lister les fichiers. Ce paramètre permet d'influencer directement ce qui est affiché dans l'explorateur.

- -al inclus les fichiers cachés.

Paramètres des commandes FTP de NppFTP

V-F - Cache

Cet onglet permet de définir pour chaque profil de connexion des lieux spécifiques où stocker le cache de certaines zones de l'arborescence distante.

Si un fichier se trouve en dehors des chemins distants définis ici, il sera stocké à l'adresse définie dans les options générales.

Paramètres de cache de NppFTP

Profile cache maps

Liste des associations faites entre un chemin local et un chemin distant. Sélectionner une association pour voir ses paramètres.

Utiliser le bouton Add new pour ajouter une nouvelle association, Edit pour enregistrer les changements effectués, Delete pour supprimer l'association sélectionnée.

Local Path

Chemin local où enregistrer le cache de l'arborescence distante définie par External Path. Par exemple :

C:/Users/user/Desktop/

External path

Point d'origine dans l'arborescence distante à partir duquel les fichiers en cache seront stockés à l'adresse définie par Local Path. Par exemple :

/www/directory/goodplace

Exemple

Prenons une arborescence distante structurée ainsi :

www
project
page
index.html
style.css
something.txt
scenario
scenario.txt
better_scenario.html

Par défaut, tous les fichiers seraient stockés en cache à l'adresse définie dans les options globales de NppFTP :

path
to the
Cache
www
project
page
index.html
style.css
something.txt
scenario
scenario.txt
better_scenario.html

Si toutefois nous paramétrons les associations suivantes :

Local Path : C:/My great project/
External Path : /www/project/page

et

Local Path : D:/Scenarios/
External Path : /www/scenario

Le contenu de page serait alors stocké selon la première association…

C:/My great project
index.html
style.css

Le contenu de scenario selon la seconde…

C:/scenario
scenario.txt
better_scenario.html

Et les fichiers ne correspondant pas aux associations faites selon les options :

path
to the
Cache
www
project
something.txt

Remerciements

Cet article est publié avec l'aimable autorisation de Nicolas Liautaud.

L'article original peut être lu sur son blog : Notepad++, NppFTP.